Fachbereich Mathematik und Informatik SoSe 2005 Prof. Dr. Reinhard Hochmuth Fil. mag. Philipp Birken

Elementargeometrie

Aufgabenblatt 6

Aufgabe 1 Beweisen Sie: Besitzt ein Viereck einen Inkreis, dann ist die Summe der Längen gegenüberliegender Seiten gleich. (4 P)

Aufgabe 2 Konstruieren Sie ein Dreieck ABC mit α = 75^∘ , γ = 80^∘ und w_γ = 5 cm, wobei w_γ die Länge der Winkelhalbierenden von γ ist. Bei der Konstruktion müssen Sie sich nicht auf Zirkel und Lineal beschränken. Ferner können Sir das Programm Euklid einsetzen. Hierzu schicken Sie am Ende die entsprechende Datei an elgeoabgabe@mathematik.uni-kassel.de. (4 P)

Aufgabe 3 In der Figur sollen die mit a bezeichneten Strecken alle die gleich Länge haben. Wie groß ist der Winkel α ?

(4 P)

Abgabe: Freitag, 27.5.2004, bis 13:00. Für jede Aufgabe ein eigenes Blatt nehmen sowie auf jedem Blatt Namen, Matrikelnummer und die Übungsgruppe eintragen.