Fachbereich Mathematik WiSe 2008/2009 Prof. Dr. Andreas Meister Dipl.-Math. Sigrun Ortleb

Numerik I

Aufgabenblatt 5

Aufgabe 1

a) Susanne und Frank machen ein Physik-Experiment. Sie versuchen, die Parameter x_1 und x_2 zu bestimmen und kennen die funktionale Beziehung ( 6 3 1 2 ) ( x_1 x_2 ) = ( a 1 ) . Die beiden führen einen Versuch durch und messen: a = 1 . Als erfahrene Experimentatoren wissen sie, dass in Experimenten immer Fehler auftauchen, haben jedoch keine Zeit, den Versuch zu wiederholen. Überhaupt ist gleich Vorlesung, sie müssen den Zettel abgeben und verzichten auch auf eine Fehlerrechnung. Schätzen Sie für Susanne und Frank in Abhängigkeit vom unbekannten Messfehler ϵ den relativen Fehler ‖Δx‖/‖x‖ in der ∞ -Norm nach oben ab.

b) Berechnen Sie die Kondition in der 1 -Norm der 3 × 3 -Hilbert-Matrix

H = 1 1/2 1/3 1/2 1/3 1/4 1/3 1/4 1/5 .

(5 P)

Abgabe: Bis Freitag, 21.11.2008, 9:30 Uhr (Einwurf in das Numerik I – Abgabefach vor dem Raum 2404)